肝臓機能障害の特性

肝臓機能障害者は、肝臓が正常に機能しなくなった状態を指します。肝臓は、体内で非常に重要な役割を果たしており、たとえば解毒作用、エネルギー代謝、タンパク質合成、消化酵素の産生、栄養素の貯蔵、免疫システムの支援などを担っています。

肝臓機能障害者には、以下のような特性があります。

肝臓の炎症や損傷
肝臓機能障害者は、肝臓の炎症や損傷が起こることがあります。これは、肝炎ウイルス感染、薬物やアルコールの乱用、自己免疫疾患などが原因となることがあります。

肝硬変
肝臓機能障害が進行すると、肝臓が硬くなり、肝硬変が生じることがあります。この状態では、肝臓の細胞が破壊され、正常な機能を果たせなくなります。肝硬変は、黄疸、腹水、出血などの症状を引き起こすことがあります。

肝性脳症
肝臓機能障害者は、肝臓からの毒素が脳に影響を与え、肝性脳症を引き起こすことがあります。この状態では、注意力や認知機能の低下、手足の震え、意識の混濁などが生じることがあります。

凝固異常
肝臓は凝固因子を産生する役割があり、肝臓機能障害者は、凝固異常を引き起こすことがあります。この状態では、出血や血栓症のリスクが高まることがあります。

栄養不良
肝臓機能障害者は、栄養不良を引き起こすことがあります。これは、肝臓が栄養素を正常に代謝できなくなるためです。栄養不良は、筋肉の消耗や免疫力の低下などを引き起こすことがあります。