呼吸器機能障害の特性

呼吸器機能障害者は、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、気管支喘息、間質性肺疾患、肺がんなどの疾患によって呼吸器機能が低下している方です。これらの疾患は、気管支や肺胞などの呼吸器の構造や機能に異常が生じることで発症します。

呼吸器機能障害者は、以下のような特性があります。

呼吸困難
呼吸器機能障害者は、呼吸が困難であることがあります。息切れや胸の圧迫感、咳や痰が出ることがあり、日常生活に支障をきたすことがあります。

活動制限
呼吸器機能障害者は、呼吸が困難なため、身体活動が制限されることがあります。歩行や階段の昇降、家事や外出などが困難になり、生活の質が低下することがあります。

疲労感
呼吸器機能障害者は、呼吸が困難なため、呼吸に多くのエネルギーを消費します。そのため、疲労感を感じやすく、日中の活動に支障をきたすことがあります。

運動能力低下
呼吸器機能障害者は、運動能力が低下することがあります。筋肉の萎縮や低酸素状態による影響などがあります。

心身のストレス
呼吸器機能障害者は、呼吸が困難なため、ストレスを感じやすくなります。また、身体的な症状に加えて、精神的なストレスも感じることがあります。

以上のような特性があるため、呼吸器機能障害者は、継続的な医療的管理と、呼吸リハビリテーションなどの治療を必要とします。また、家族や周囲の人々の理解と支援が重要です。