ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害の特性

ヒト免疫不全ウイルス（HIV）は、免疫機能を破壊するウイルスです。HIV感染者は、ウイルスが免疫系の細胞に感染し、免疫系を破壊するため、感染症やがんなどの疾患にかかりやすくなります。

HIV感染者の免疫機能は、主にCD4陽性T細胞（CD4細胞）の数によって評価されます。HIVは、CD4細胞を攻撃し、その数を減らすことで、免疫機能を破壊します。CD4細胞の数が減少すると、感染症に対する免疫力が低下し、疾患にかかりやすくなります。

HIV感染者の免疫機能障害には、以下のような特徴があります。

感染症にかかりやすい
HIV感染者は、細菌、ウイルス、真菌などの微生物に感染するリスクが高くなります。肺炎、結核、インフルエンザなどの疾患が、より重篤な症状を引き起こすことがあります。

がんにかかりやすい
HIV感染者は、一般的にがんにかかりやすくなります。特に、カポジ肉腫やB細胞リンパ腫などのがんが多く発生します。

自己免疫疾患
HIV感染者は、自己免疫疾患にかかるリスクが高くなります。これは、免疫系が体の正常な細胞を攻撃することが原因です。免疫性血小板減少症や自己免疫性溶血性貧血などの疾患が発生することがあります。

神経系への影響
HIV感染者は、神経系にも影響を与えることがあります。これにより、脳炎、認知障害、麻痺、脳脊髄液減少症などの疾患が発生することがあります。