膀胱機能障害の特性

膀胱機能障害は、膀胱や尿道の筋肉や神経の障害によって、尿の貯留や漏れ、排尿のコントロールが困難になる状態を指します。ここでは、膀胱機能障害がある方の一般的な特性について説明します。

頻尿
膀胱がいっぱいになる前に、頻繁に排尿する傾向があります。これは、膀胱の容量が小さくなっているために起こることが多いです。

尿意切迫感
突然、強い尿意が起こる場合があります。この状態では、尿意をコントロールすることが難しくなり、失禁してしまうことがあるため、普段からトイレに行くことが必要になります。

尿失禁
膀胱の筋肉や尿道の障害により、尿が漏れてしまうことがあります。この症状は、膀胱の容量が限られているため、軽い刺激でも尿が漏れてしまうことが原因となります。

尿閉
膀胱が完全に空にならず、尿が貯留される状態を指します。尿閉は、尿道の狭窄、前立腺肥大症、膀胱の機能低下などが原因となることがあります。

過活動膀胱
膀胱の筋肉が異常に収縮することにより、頻尿や尿意切迫感、尿失禁などの症状が起こることがあります。

これらの症状は、膀胱の障害によって引き起こされることがあります。膀胱が正常に機能していないため、排泄に関する日常生活において様々な制限や制約が生じることがあり、社会的な制約も存在します。専門医による適切な治療や対処方法を受けることが必要です。